-- ===========================================
-- 班级操行分管理系统 - v2.0 → v2.0.1 升级脚本
-- 字符集: utf8mb4
--
-- 说明: v2.0.1 为纯前端修改版本，无数据库 schema 变更。
-- ===========================================
