-- ===========================================
-- 班级操行分管理系统 - v1.3 → v1.4 升级脚本
-- 字符集: utf8mb4
--
-- 变更内容:
--   1. 创建 login_logs（登录日志表）
--
-- 兼容性: 使用 IF NOT EXISTS 实现幂等，phpMyAdmin 可直接执行
-- ===========================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `login_logs` (
    `log_id` BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    `username` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `login_result` TINYINT NOT NULL,
    `fail_reason` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    `ip_address` VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
    `user_agent` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    `created_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
