-- ===========================================
-- 班级操行分管理系统 - 升级至 v1.7
-- 字符集: utf8mb4
--
-- 说明: 此脚本用于在已有数据库中创建版本管理系统。
--       适用于从 v1.7 之前的版本升级。
--
-- 变更内容:
--   1. 创建 system_settings 表（用于存储版本号等系统配置）
--   2. 插入初始版本号 1.7
--
-- 兼容性: 使用 IF NOT EXISTS 实现幂等，phpMyAdmin 可直接执行
-- ===========================================

-- ===========================================
-- 升级步骤 1: 创建 system_settings 表
-- ===========================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `system_settings` (
    `setting_key` VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    `setting_value` VARCHAR(255) NOT NULL,
    `updated_at` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ===========================================
-- 升级步骤 2: 插入初始版本号
-- ===========================================

INSERT INTO `system_settings` (`setting_key`, `setting_value`)
VALUES ('db_version', '1.7')
ON DUPLICATE KEY UPDATE `setting_value` = '1.7';
